\magnification=\magstep1


$$
{\rm instrumental\ mag\ } \quad = \quad 20 \ -\  2.5 \log_{10} ( {\rm intensity} )
$$

$$
{\rm percentage\ uncertainty\ } \quad = \quad 
    {{\rm standard\ deviation}\over{\rm mean}}
$$

\bye
