C^{12} + C^{12} ⇒ Mg^{24} + 13.93 MeV

C^{12} + C^{12} ⇒ Na^{23} + p^{+} + 2.24 MeV

O^{16} + O^{16} ⇒ S^{32} + 16.54 MeV

lifetime T ∝ M^{−2}

p^{+} + e^{−} ⇒ n + ν_{e}