F⃗ = ma⃗ = m\frac{d^{2}x⃗}{dt^{2}}

m\frac{d^{2}x⃗}{dt^{2}} = −kx⃗

\frac{d^{2}x⃗}{dt^{2}} = − (\frac{k}{m}) x⃗